EOL
Méditerranée
43°40?54 N
7°19?10 E
oct-14
0 ? 80 m
SeaBird SBE137 : T, P, S
WETLABS ECO FLNT : Fluo, Turb.
Seabird SBE43 : O2 dissous
Station météo (non qualifiée Météo-France)
MOOSE, PHYTOBS, SOMLIT, SONEL
SOLEMIO
43°16'54 N
5°20'17 E
mai-13
0-50 m
NKE SMATCH : T, P, S, Turb.
Profileur NKE PROVOR
Turner Designs : Fluo.
Aanderaa optique : O2 dissous
MOOSE, PHYTOBS, SOMLIT
MESURHO
43°19'13 N
4°51'73 E
mai-09
Aérien(10m), 2-18 m
NKE SMATCH : T, S, P, O2 dissous, Turb., Fluo.
ADCP 600kHz RDI : courants, vagues, T, P
Waisala WXT510 : Vent, P atm., Précipitation, Humidité Rel.
Sky quantum : PAR
EcoTriplet : Turb, Fluo, CDOM
DYNALIT, MOOSE,SONEL
BESSète
43°20?03 N
3°38?38 E
2009 discontinu
27 m (2009-2017), 2 m (2017-?)
Sonde NKE : T, S
Sonde YSI : T, P, S, O2 dissous, Turb., Fluo.
ADCP RDI 600 kHz + wave module
DYNALIT, PHYTOBS, SOMLIT, SONEL
POEM
42°42?25 N
3°04?03 E
2009
28 m
YSI EXO2 : T, S, P, O2 dissous, Turb., Fluo.
PHYTOBS, MOOSE
SOLA
42°29'30 N
3°08'70 E
2010
27 m
CTD Seabird SBE61plus : T, P, S
ECO FLNTU WETLabs : Fluo., Turb.
MOOSE, SONEL, SOMLIT, PHYTOBS
Arcachon
Atlantique
44°38?00 N
1°14?00 W
oct-17
1,7 m
NKE Smatch : T, S, P, Turb., Fluo.
SMART
Rade de Brest
48°19'06"N
4°20'09"W
mars-16
4m
NKE STPS : T, S, P
Wetlab ECO FLNTU : Turb, Fluo
  SeaFET : pH
MAREL-Iroise
48°21?48 N
4°33?33 W
juil-00
2 m
NKE MP7 : T, S, P, O2 dissous, Turb., Fluo., pH
Seabird PAR Satlantic : mesure PAR
CARIOCA : CO2 dissous
SMILE
Manche
49°20'63 N
0°18'44 W
2015
1m
NKE MP7 : T, S, P, O2 dissous, Turb., Fluo.
Capteur Production Primaire FRRF/Chelsea Instruments
Station Météo
Auto-analyseur de sels nutritifs Systea/Wizz, Capteur de nitrate optique TRIOS/Opus, Courantomètre et capteur Turb. de fond
DYNALIT, PHYTOBS, SOMLIT
SCENES
49°28?844 N
0°1?932 E
15 m
Seabird Coastal HYDROCAT-O2n : T, P, S, O2 dissous,
FLNTU Wetlabs : Turb. et fluorescence,
ADCP, Station Météo
Fluorescence multi-spectrale
DYNALIT, SONEL
MAREL-Carnot
50°44'71 N
1°34'18 E
mars-04
1 m
NKE MP6 : T, S, P, O2 dissous, Turb., Fluo (depuis 2014)[2]
Station météo
Auto-analyseur de sels nutritifs Systea/Wizz
PHYTOBS, SOMLIT, SONEL